-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  T2CEPH
class_probability =  0.28


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.372329818942
cusum  =  0.128120142159
eta  =  0.619455399633
hl_amp_ratio  =  0.589810628409
kurtosis  =  -0.738268342737
n_points  =  292
period  =  1.46201195
period_SNR  =  52.7026529945
period_log10FAP  =  -47.6201340125
period_uncertainty  =  0.000975000039596
phase_cusum  =  0.238894223677
phase_eta  =  0.0974396849712
phi21  =  0.856766459325
phi31  =  2.99453890453
quartile31  =  0.3425
r21  =  0.274151860878
r31  =  0.113638966872
shapiro_w  =  0.954746842384
skewness  =  -0.409956267081
slope_per10  =  -0.496625720263
slope_per90  =  0.630246338297
stetson_k  =  0.771343731814
weighted_mean  =  13.4585593542
weighted_std  =  0.278526997367
