-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.265825493224
cusum  =  0.150015185816
eta  =  0.588576113049
hl_amp_ratio  =  0.697234764029
kurtosis  =  -0.583789419993
n_points  =  492
period  =  0.553270097743
period_SNR  =  63.7333724264
period_log10FAP  =  -65.0394080746
period_uncertainty  =  9.83241718885e-05
phase_cusum  =  0.266948524359
phase_eta  =  0.455469099987
phi21  =  -2.35580149774
phi31  =  -1.19270059174
quartile31  =  0.32
r21  =  0.295146716962
r31  =  0.155271019663
shapiro_w  =  0.985217928886
skewness  =  -0.253836825918
slope_per10  =  -0.0588359994449
slope_per90  =  0.0642451414832
stetson_k  =  0.802701919874
weighted_mean  =  16.883649865
weighted_std  =  0.210553765602
