-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.265483821206
cusum  =  0.0926477349182
eta  =  0.615350362723
hl_amp_ratio  =  0.545675299967
kurtosis  =  -0.471371096277
n_points  =  303
period  =  0.573419513301
period_SNR  =  42.5041278426
period_log10FAP  =  -37.1750581511
period_uncertainty  =  9.41637427982e-05
phase_cusum  =  0.242619496524
phase_eta  =  0.161923672096
phi21  =  0.93604829887
phi31  =  2.13188584088
quartile31  =  0.385
r21  =  0.481785665155
r31  =  0.331787986874
shapiro_w  =  0.931103825569
skewness  =  -0.566993314637
slope_per10  =  -0.160780685093
slope_per90  =  0.312570033862
stetson_k  =  0.813519939524
weighted_mean  =  14.4484427568
weighted_std  =  0.239501252654
