-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.52


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.344596807824
cusum  =  0.213816911973
eta  =  0.691364389262
hl_amp_ratio  =  0.828009236758
kurtosis  =  -1.16959772764
n_points  =  104
period  =  0.307509853046
period_SNR  =  14.8328426685
period_log10FAP  =  -7.39606571723
period_uncertainty  =  2.74709536806e-05
phase_cusum  =  0.319463699531
phase_eta  =  0.971161745021
phi21  =  2.00513932166
phi31  =  2.81604463615
quartile31  =  0.5975
r21  =  0.372685291585
r31  =  0.238686346417
shapiro_w  =  0.950484633446
skewness  =  -0.0620232019903
slope_per10  =  -0.0307458435111
slope_per90  =  0.221376924131
stetson_k  =  0.83817043235
weighted_mean  =  13.5504728991
weighted_std  =  0.341593897959
