-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.51


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.332013418583
cusum  =  0.178703273379
eta  =  0.51405819226
hl_amp_ratio  =  0.592759840716
kurtosis  =  -0.722411460385
n_points  =  149
period  =  0.337895416161
period_SNR  =  20.3729700065
period_log10FAP  =  -15.6255700708
period_uncertainty  =  4.9536482427e-05
phase_cusum  =  0.257444035502
phase_eta  =  0.590591003082
phi21  =  0.963855426536
phi31  =  1.97648340415
quartile31  =  0.49
r21  =  0.409042705418
r31  =  0.156400198402
shapiro_w  =  0.920845508575
skewness  =  -0.621435097808
slope_per10  =  -0.125018239982
slope_per90  =  0.118284821721
stetson_k  =  0.808274944855
weighted_mean  =  15.0021686388
weighted_std  =  0.319299837801
