-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.30139054986
cusum  =  0.126084914645
eta  =  0.487688821497
hl_amp_ratio  =  0.243810927345
kurtosis  =  -0.577228141835
n_points  =  575
period  =  0.542999347568
period_SNR  =  65.9776665737
period_log10FAP  =  -82.8046726478
period_uncertainty  =  7.66774963233e-05
phase_cusum  =  0.24732747378
phase_eta  =  0.038116854976
phi21  =  3.90969524267
phi31  =  4.90524190618
quartile31  =  0.395
r21  =  0.464105349265
r31  =  0.33580088898
shapiro_w  =  0.862711846828
skewness  =  -0.866118929231
slope_per10  =  -0.119340605301
slope_per90  =  0.124636157516
stetson_k  =  0.701696851116
weighted_mean  =  14.3476524118
weighted_std  =  0.26498637202
