-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.84


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.381405372262
cusum  =  0.117653504902
eta  =  0.613511780957
hl_amp_ratio  =  0.137198600015
kurtosis  =  0.302420562486
n_points  =  180
period  =  0.316407025953
period_SNR  =  22.2397489106
period_log10FAP  =  -19.6292228317
period_uncertainty  =  2.91179257643e-05
phase_cusum  =  0.2464726033
phase_eta  =  0.216191520241
phi21  =  0.683639678897
phi31  =  -1.31021714968
quartile31  =  0.3775
r21  =  0.40889932061
r31  =  0.307895921023
shapiro_w  =  0.800392508507
skewness  =  -1.22924269044
slope_per10  =  -0.117539546843
slope_per90  =  0.164279511797
stetson_k  =  0.597923684875
weighted_mean  =  15.0774310427
weighted_std  =  0.330655437914
