-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.351084100578
cusum  =  0.11619571804
eta  =  0.479909461059
hl_amp_ratio  =  0.417000143461
kurtosis  =  -1.15401498826
n_points  =  355
period  =  0.462948289309
period_SNR  =  42.0240805378
period_log10FAP  =  -44.5680893429
period_uncertainty  =  6.96127963175e-05
phase_cusum  =  0.253549840215
phase_eta  =  0.134771089654
phi21  =  0.689878533324
phi31  =  2.07717560415
quartile31  =  0.57
r21  =  0.497196790532
r31  =  0.31842189455
shapiro_w  =  0.91248357296
skewness  =  -0.452249179053
slope_per10  =  -0.0905356460098
slope_per90  =  0.146560760213
stetson_k  =  0.798203964218
weighted_mean  =  14.1754157798
weighted_std  =  0.325181837019
