-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ESD
class_probability =  0.37


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.395959498361
cusum  =  0.165442544195
eta  =  0.590177526403
hl_amp_ratio  =  5.44476510906
kurtosis  =  0.504560643168
n_points  =  170
period  =  0.248457963427
period_SNR  =  26.9032770876
period_log10FAP  =  -21.0367015168
period_uncertainty  =  2.72304018233e-05
phase_cusum  =  0.401081841992
phase_eta  =  0.0652255397045
phi21  =  3.20557646305
phi31  =  3.28368100469
quartile31  =  0.3225
r21  =  0.37728471609
r31  =  0.155670315943
shapiro_w  =  0.801235079765
skewness  =  1.29622541061
slope_per10  =  -0.0987886355952
slope_per90  =  0.162159323037
stetson_k  =  0.662531771321
weighted_mean  =  11.9292238806
weighted_std  =  0.291817421668
