-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.171501719097
cusum  =  0.137908141938
eta  =  0.505535242881
hl_amp_ratio  =  1.44781926155
kurtosis  =  -1.26707014826
n_points  =  493
period  =  0.353845520743
period_SNR  =  74.3138566489
period_log10FAP  =  -80.5961110331
period_uncertainty  =  3.3515716052e-05
phase_cusum  =  0.22368688628
phase_eta  =  0.388397477179
phi21  =  -0.93454978982
phi31  =  -2.65051192375
quartile31  =  0.24
r21  =  0.128338673719
r31  =  0.0570767078761
shapiro_w  =  0.941323816776
skewness  =  0.193947768812
slope_per10  =  -0.0698205925179
slope_per90  =  0.0538570222581
stetson_k  =  0.872019751774
weighted_mean  =  15.4886279075
weighted_std  =  0.132591770924
