-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.26


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.151203569441
cusum  =  0.218518663952
eta  =  0.731023262134
hl_amp_ratio  =  1.52367837852
kurtosis  =  -1.24560497055
n_points  =  113
period  =  0.520194864196
period_SNR  =  21.243144713
period_log10FAP  =  -13.1102439276
period_uncertainty  =  0.000139219831158
phase_cusum  =  0.295137734702
phase_eta  =  0.502208915739
phi21  =  3.16348620491
phi31  =  4.64736168969
quartile31  =  0.27
r21  =  0.0761061562702
r31  =  0.0378273460764
shapiro_w  =  0.941732764244
skewness  =  0.124008435953
slope_per10  =  -0.357993043494
slope_per90  =  0.402606375068
stetson_k  =  0.855629063494
weighted_mean  =  14.2221179313
weighted_std  =  0.139021998469
