-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ESD
class_probability =  0.44


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  2.36994416893
cusum  =  0.34443763399
eta  =  0.93120932865
hl_amp_ratio  =  5.05725799682
kurtosis  =  1.03637532716
n_points  =  19
period  =  0.771116111599
period_SNR  =  5.64996690448
period_log10FAP  =  0.0
period_uncertainty  =  0.00056516884819
phase_cusum  =  0.380125079384
phase_eta  =  0.543204797054
phi21  =  -2.72257104152
phi31  =  -3.65186888141
quartile31  =  0.605
r21  =  0.297843086916
r31  =  0.301828480674
shapiro_w  =  0.67550778389
skewness  =  1.61344617356
slope_per10  =  -0.165182385067
slope_per90  =  0.339815077618
stetson_k  =  0.583403993897
weighted_mean  =  10.2547368421
weighted_std  =  1.46780670039
