-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.342193753735
cusum  =  0.0865246962574
eta  =  0.674483595903
hl_amp_ratio  =  0.242347316676
kurtosis  =  0.820825832039
n_points  =  384
period  =  0.445863176742
period_SNR  =  45.3354012706
period_log10FAP  =  -43.6846951875
period_uncertainty  =  5.36486478967e-05
phase_cusum  =  0.212904746253
phase_eta  =  0.402014952198
phi21  =  3.80753447687
phi31  =  4.71259210508
quartile31  =  0.29
r21  =  0.410189339761
r31  =  0.245407829562
shapiro_w  =  0.834968805313
skewness  =  -1.30525331921
slope_per10  =  -0.0657789810052
slope_per90  =  0.122989631826
stetson_k  =  0.667348107716
weighted_mean  =  15.5615145789
weighted_std  =  0.281618032736
