-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.9


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.307835735218
cusum  =  0.0858637046047
eta  =  0.834805886261
hl_amp_ratio  =  0.426309931838
kurtosis  =  0.0056280721863
n_points  =  330
period  =  0.440325815436
period_SNR  =  32.9559651347
period_log10FAP  =  -28.5663629426
period_uncertainty  =  5.27740809133e-05
phase_cusum  =  0.209725924114
phase_eta  =  0.693386714231
phi21  =  3.4897172479
phi31  =  2.284914222
quartile31  =  0.38
r21  =  0.357120387153
r31  =  0.201961395646
shapiro_w  =  0.92680978775
skewness  =  -0.717505681303
slope_per10  =  -0.0694746068035
slope_per90  =  0.06936460587
stetson_k  =  0.749591854726
weighted_mean  =  11.5676969697
weighted_std  =  0.292960074314
