-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.62


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.164580450725
cusum  =  0.0894324334872
eta  =  0.667991574958
hl_amp_ratio  =  1.28844835043
kurtosis  =  -1.07305355044
n_points  =  300
period  =  0.419928431457
period_SNR  =  51.1981109218
period_log10FAP  =  -45.7358182163
period_uncertainty  =  9.08892323118e-05
phase_cusum  =  0.22657362569
phase_eta  =  0.332971286496
phi21  =  1.36305633862
phi31  =  0.478265316996
quartile31  =  0.25
r21  =  0.191613877148
r31  =  0.138346744296
shapiro_w  =  0.958883166313
skewness  =  0.15081692414
slope_per10  =  -0.132776105873
slope_per90  =  0.142758621562
stetson_k  =  0.861766998843
weighted_mean  =  15.0858542817
weighted_std  =  0.140535454777
