-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.186585744276
cusum  =  0.0846185388453
eta  =  0.680720239642
hl_amp_ratio  =  1.05909463927
kurtosis  =  -1.35606157185
n_points  =  430
period  =  0.325460669756
period_SNR  =  63.645791859
period_log10FAP  =  -69.3879468162
period_uncertainty  =  2.83541845665e-05
phase_cusum  =  0.24005202211
phase_eta  =  0.36689694348
phi21  =  -1.6439972561
phi31  =  -2.70600799844
quartile31  =  0.28
r21  =  0.144790188698
r31  =  0.0305865767681
shapiro_w  =  0.927094995975
skewness  =  0.0840311276001
slope_per10  =  -0.0646611888439
slope_per90  =  0.0842426503564
stetson_k  =  0.90173720301
weighted_mean  =  16.12590766
weighted_std  =  0.142616336873
