-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.92


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.379914185013
cusum  =  0.153823913136
eta  =  0.545915145997
hl_amp_ratio  =  0.449387141306
kurtosis  =  -0.667708668685
n_points  =  305
period  =  0.474307451087
period_SNR  =  44.2743828971
period_log10FAP  =  -39.1593262407
period_uncertainty  =  6.44404461024e-05
phase_cusum  =  0.272241162226
phase_eta  =  0.115835969694
phi21  =  0.766070408837
phi31  =  1.91447336228
quartile31  =  0.53
r21  =  0.44991592754
r31  =  0.315442043759
shapiro_w  =  0.916586518288
skewness  =  -0.655988061277
slope_per10  =  -0.0736519343118
slope_per90  =  0.114204784822
stetson_k  =  0.770864981984
weighted_mean  =  15.1543867982
weighted_std  =  0.334206201325
