-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.81


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.208527126122
cusum  =  0.114213924019
eta  =  0.616316318781
hl_amp_ratio  =  1.18043675102
kurtosis  =  -0.102735571262
n_points  =  304
period  =  0.306486352299
period_SNR  =  33.0304594808
period_log10FAP  =  -32.6405139092
period_uncertainty  =  2.58272115809e-05
phase_cusum  =  0.223564790854
phase_eta  =  0.709784594398
phi21  =  1.09690245775
phi31  =  2.93884203718
quartile31  =  0.2625
r21  =  0.269915972237
r31  =  0.154632026588
shapiro_w  =  0.992730796337
skewness  =  0.119292870185
slope_per10  =  -0.0667044324881
slope_per90  =  0.0596340906065
stetson_k  =  0.803848480483
weighted_mean  =  11.8126315789
weighted_std  =  0.191177916729
