-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.79


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.251494906924
cusum  =  0.0876407460066
eta  =  0.499379804154
hl_amp_ratio  =  0.701548572141
kurtosis  =  -0.52070052161
n_points  =  386
period  =  0.515578138109
period_SNR  =  39.3299902702
period_log10FAP  =  -41.2794587796
period_uncertainty  =  7.38608315093e-05
phase_cusum  =  0.213190706046
phase_eta  =  0.651839860942
phi21  =  0.132356675398
phi31  =  -2.73938847476
quartile31  =  0.34
r21  =  0.214676754902
r31  =  0.265256439075
shapiro_w  =  0.963282525539
skewness  =  -0.501132553751
slope_per10  =  -0.0412777849696
slope_per90  =  0.0860215642555
stetson_k  =  0.825980954491
weighted_mean  =  14.1278980115
weighted_std  =  0.237098510155
