-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.81


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.222445413191
cusum  =  0.148535418112
eta  =  0.479916909606
hl_amp_ratio  =  0.784182559432
kurtosis  =  -0.441882431782
n_points  =  370
period  =  0.339618116149
period_SNR  =  47.1293423557
period_log10FAP  =  -51.6269387548
period_uncertainty  =  3.19779028135e-05
phase_cusum  =  0.240450507237
phase_eta  =  0.550370708825
phi21  =  3.93021735993
phi31  =  5.15079274338
quartile31  =  0.31
r21  =  0.0897757873639
r31  =  0.0718603704473
shapiro_w  =  0.981762051582
skewness  =  -0.138418507802
slope_per10  =  -0.071908013131
slope_per90  =  0.0578138718478
stetson_k  =  0.839784229213
weighted_mean  =  12.5864740406
weighted_std  =  0.193817491421
