-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.89


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.388597165404
cusum  =  0.163196275919
eta  =  0.503999954153
hl_amp_ratio  =  0.377935788211
kurtosis  =  -0.856638389231
n_points  =  348
period  =  0.469137628403
period_SNR  =  44.5685676464
period_log10FAP  =  -48.9777311026
period_uncertainty  =  6.12835244132e-05
phase_cusum  =  0.251348849338
phase_eta  =  0.194174722628
phi21  =  0.543968922508
phi31  =  -1.50744824477
quartile31  =  0.585
r21  =  0.411984153778
r31  =  0.24780844253
shapiro_w  =  0.864765226841
skewness  =  -0.719217535462
slope_per10  =  -0.133173583154
slope_per90  =  0.167172146607
stetson_k  =  0.78904180563
weighted_mean  =  13.3607348703
weighted_std  =  0.350504628426
