-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.348441570475
cusum  =  0.129067308649
eta  =  0.579210400064
hl_amp_ratio  =  0.375666054205
kurtosis  =  -0.05847473638
n_points  =  442
period  =  0.543904139942
period_SNR  =  45.8370127307
period_log10FAP  =  -48.1891327936
period_uncertainty  =  8.2594932877e-05
phase_cusum  =  0.265572273617
phase_eta  =  0.448499504643
phi21  =  -2.70877633966
phi31  =  -1.47202168374
quartile31  =  0.4075
r21  =  0.423631333046
r31  =  0.183684225666
shapiro_w  =  0.904178977013
skewness  =  -0.923786148099
slope_per10  =  -0.078250002116
slope_per90  =  0.0484007193636
stetson_k  =  0.726808631495
weighted_mean  =  11.8292191626
weighted_std  =  0.295548568757
