-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.331423810556
cusum  =  0.0890527574441
eta  =  0.680365561589
hl_amp_ratio  =  0.415502330385
kurtosis  =  -0.331293831649
n_points  =  311
period  =  0.487373061101
period_SNR  =  42.864788397
period_log10FAP  =  -41.8091820626
period_uncertainty  =  6.68256828139e-05
phase_cusum  =  0.274925854342
phase_eta  =  0.329148450873
phi21  =  0.860700655353
phi31  =  1.9167114436
quartile31  =  0.42
r21  =  0.386644783248
r31  =  0.279967842185
shapiro_w  =  0.924207270145
skewness  =  -0.724370953363
slope_per10  =  -0.0924120043798
slope_per90  =  0.0863780878939
stetson_k  =  0.762267287931
weighted_mean  =  12.6133619764
weighted_std  =  0.293668373972
