-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.94


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.402515277241
cusum  =  0.0761274724315
eta  =  0.535291084579
hl_amp_ratio  =  0.400839334289
kurtosis  =  -0.411609671816
n_points  =  508
period  =  0.465728560118
period_SNR  =  57.6575891045
period_log10FAP  =  -68.1565317465
period_uncertainty  =  4.72748885872e-05
phase_cusum  =  0.245238339125
phase_eta  =  0.0792580355591
phi21  =  0.758595107231
phi31  =  1.78955163563
quartile31  =  0.46
r21  =  0.471838552214
r31  =  0.363856050236
shapiro_w  =  0.879577219486
skewness  =  -0.857451754251
slope_per10  =  -0.0714379503059
slope_per90  =  0.0989549289686
stetson_k  =  0.762831059638
weighted_mean  =  15.4125644313
weighted_std  =  0.335666804348
