-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.24257995829
cusum  =  0.113031699343
eta  =  0.611147038044
hl_amp_ratio  =  0.474416565819
kurtosis  =  -0.834926366764
n_points  =  413
period  =  0.602862745715
period_SNR  =  41.7823897444
period_log10FAP  =  -42.7565109718
period_uncertainty  =  9.67490628805e-05
phase_cusum  =  0.216179168883
phase_eta  =  0.602384803012
phi21  =  0.895234496368
phi31  =  2.19579986704
quartile31  =  0.37
r21  =  0.438373229413
r31  =  0.21278112613
shapiro_w  =  0.947468936443
skewness  =  -0.472631583674
slope_per10  =  -0.0602919559487
slope_per90  =  0.0853994584851
stetson_k  =  0.790865891621
weighted_mean  =  12.5044931062
weighted_std  =  0.233898530262
