-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.64


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.262599095967
cusum  =  0.132077594809
eta  =  0.578814546029
hl_amp_ratio  =  0.908696513582
kurtosis  =  -1.19122153051
n_points  =  305
period  =  0.323183865353
period_SNR  =  60.1327670468
period_log10FAP  =  -52.7293786625
period_uncertainty  =  3.59039997047e-05
phase_cusum  =  0.271782455773
phase_eta  =  0.0819290307828
phi21  =  1.25845268475
phi31  =  2.53111771729
quartile31  =  0.33
r21  =  0.267306502098
r31  =  0.061708255105
shapiro_w  =  0.945970654488
skewness  =  -0.129528139681
slope_per10  =  -0.12661012101
slope_per90  =  0.16062325585
stetson_k  =  0.849762002242
weighted_mean  =  14.4601623417
weighted_std  =  0.181004502859
