-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.84


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.363525684481
cusum  =  0.165364878785
eta  =  0.780144214209
hl_amp_ratio  =  0.805062900246
kurtosis  =  -0.843292899271
n_points  =  112
period  =  0.444248765568
period_SNR  =  14.4430291464
period_log10FAP  =  -6.85470217752
period_uncertainty  =  5.73335191284e-05
phase_cusum  =  0.285884750071
phase_eta  =  0.144709106302
phi21  =  -2.33876715671
phi31  =  -0.940254549775
quartile31  =  0.51
r21  =  0.603009300694
r31  =  0.469716533101
shapiro_w  =  0.933745265007
skewness  =  -0.474256273072
slope_per10  =  -0.151706668797
slope_per90  =  0.432108266593
stetson_k  =  0.847408194785
weighted_mean  =  13.9848113503
weighted_std  =  0.34094631372
