-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.334026155898
cusum  =  0.173002343718
eta  =  0.606410761093
hl_amp_ratio  =  0.359122578415
kurtosis  =  -0.520418716206
n_points  =  303
period  =  0.550826350024
period_SNR  =  37.7228692353
period_log10FAP  =  -33.394655976
period_uncertainty  =  8.34838378554e-05
phase_cusum  =  0.226603413635
phase_eta  =  0.625164979581
phi21  =  0.53841301442
phi31  =  1.5035541991
quartile31  =  0.505
r21  =  0.326482654404
r31  =  0.100053019136
shapiro_w  =  0.893317043781
skewness  =  -0.770818385502
slope_per10  =  -0.0729877548582
slope_per90  =  0.188268657761
stetson_k  =  0.777239126151
weighted_mean  =  13.3348117599
weighted_std  =  0.315703223301
