-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.308914133522
cusum  =  0.110051557555
eta  =  0.720112500707
hl_amp_ratio  =  0.564000097791
kurtosis  =  0.276961691916
n_points  =  305
period  =  0.480107670395
period_SNR  =  35.7605129763
period_log10FAP  =  -34.7810004466
period_uncertainty  =  6.27329324027e-05
phase_cusum  =  0.186614919772
phase_eta  =  0.73757042738
phi21  =  0.90747003019
phi31  =  1.40204058824
quartile31  =  0.38
r21  =  0.332117028596
r31  =  0.120755535413
shapiro_w  =  0.933436274529
skewness  =  -0.826722738307
slope_per10  =  -0.0738204876903
slope_per90  =  0.112748254115
stetson_k  =  0.789038234532
weighted_mean  =  13.7398981043
weighted_std  =  0.276074401068
