-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.94


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.170829055165
cusum  =  0.136957773648
eta  =  0.640597900996
hl_amp_ratio  =  0.51349760047
kurtosis  =  -1.12267350215
n_points  =  314
period  =  0.636910319421
period_SNR  =  44.9453045214
period_log10FAP  =  -47.4306670363
period_uncertainty  =  9.04188433074e-05
phase_cusum  =  0.275962742348
phase_eta  =  0.0828479061857
phi21  =  -1.98113179328
phi31  =  -0.623184680173
quartile31  =  0.2475
r21  =  0.399584556458
r31  =  0.230160453663
shapiro_w  =  0.927910149097
skewness  =  -0.383587559957
slope_per10  =  -0.347132019404
slope_per90  =  0.374815700745
stetson_k  =  0.816401687866
weighted_mean  =  15.617935931
weighted_std  =  0.140665654112
