-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.330037544008
cusum  =  0.119405443751
eta  =  0.609379026757
hl_amp_ratio  =  0.530493063023
kurtosis  =  -0.367779554556
n_points  =  385
period  =  0.465634496879
period_SNR  =  51.0598404056
period_log10FAP  =  -53.9176170514
period_uncertainty  =  4.7255746859e-05
phase_cusum  =  0.2181731411
phase_eta  =  0.336191928451
phi21  =  -2.29678413428
phi31  =  -4.64444782435
quartile31  =  0.39
r21  =  0.361871583218
r31  =  0.205427299911
shapiro_w  =  0.930461585522
skewness  =  -0.728137519787
slope_per10  =  -0.0839322215902
slope_per90  =  0.0571900532209
stetson_k  =  0.779936266691
weighted_mean  =  14.4566699446
weighted_std  =  0.264577487388
