-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.2397241799
cusum  =  0.118810023087
eta  =  0.592499759823
hl_amp_ratio  =  0.66586085982
kurtosis  =  -0.731720146407
n_points  =  326
period  =  0.586054626738
period_SNR  =  43.2579873998
period_log10FAP  =  -42.2872673874
period_uncertainty  =  9.6118651491e-05
phase_cusum  =  0.312249953136
phase_eta  =  0.131553794475
phi21  =  1.01518210993
phi31  =  -0.821470619877
quartile31  =  0.35
r21  =  0.570667309516
r31  =  0.371797313661
shapiro_w  =  0.951145529747
skewness  =  -0.498667372583
slope_per10  =  -0.185084223309
slope_per90  =  0.261910081814
stetson_k  =  0.818758316644
weighted_mean  =  13.1388845744
weighted_std  =  0.220194405678
