-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.52


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.183423986074
cusum  =  0.141798110541
eta  =  0.607041648671
hl_amp_ratio  =  2.14586425325
kurtosis  =  -1.08641396077
n_points  =  288
period  =  0.336458662715
period_SNR  =  48.3536398882
period_log10FAP  =  -48.3984139662
period_uncertainty  =  3.11581961666e-05
phase_cusum  =  0.247377606924
phase_eta  =  0.198237177247
phi21  =  1.93138292475
phi31  =  3.72260504363
quartile31  =  0.23
r21  =  0.107399710245
r31  =  0.0949126405819
shapiro_w  =  0.919562399387
skewness  =  0.354448707434
slope_per10  =  -0.157647830086
slope_per90  =  0.131098259173
stetson_k  =  0.827957436844
weighted_mean  =  14.2920256056
weighted_std  =  0.125233911573
