-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.9


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.431886049744
cusum  =  0.117485307016
eta  =  0.732225076142
hl_amp_ratio  =  0.262663073018
kurtosis  =  0.416713607534
n_points  =  202
period  =  0.463686984598
period_SNR  =  34.1580079065
period_log10FAP  =  -25.2268527411
period_uncertainty  =  8.3038502716e-05
phase_cusum  =  0.3151803382
phase_eta  =  0.164102683247
phi21  =  -2.57242852079
phi31  =  -1.69243253323
quartile31  =  0.3375
r21  =  0.462826917435
r31  =  0.256563953853
shapiro_w  =  0.850172698498
skewness  =  -1.15849075535
slope_per10  =  -0.151390079255
slope_per90  =  0.315449871537
stetson_k  =  0.677394387457
weighted_mean  =  13.1221048107
weighted_std  =  0.320221282793
