-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.302349813301
cusum  =  0.181065034255
eta  =  0.469448677541
hl_amp_ratio  =  0.513018636431
kurtosis  =  -0.555171616764
n_points  =  327
period  =  0.577500186242
period_SNR  =  43.9523385254
period_log10FAP  =  -46.7244761856
period_uncertainty  =  9.0528624258e-05
phase_cusum  =  0.267100441819
phase_eta  =  0.0589660264356
phi21  =  -2.39607323138
phi31  =  -4.5641392101
quartile31  =  0.38
r21  =  0.375629725114
r31  =  0.317481226964
shapiro_w  =  0.921588897705
skewness  =  -0.69301827298
slope_per10  =  -0.126060840825
slope_per90  =  0.364277479594
stetson_k  =  0.7883816075
weighted_mean  =  13.8235820923
weighted_std  =  0.242775704745
