-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  T2CEPH
class_probability =  0.43


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.700380891179
cusum  =  0.436808884056
eta  =  0.141061643893
hl_amp_ratio  =  1.76822115657
kurtosis  =  -1.28328324923
n_points  =  187
period  =  0.997369038877
period_SNR  =  26.8416363024
period_log10FAP  =  -24.6829282147
period_uncertainty  =  0.000299150907326
phase_cusum  =  0.274446406303
phase_eta  =  0.236771642005
phi21  =  -1.70830705318
phi31  =  -0.190445594291
quartile31  =  1.06
r21  =  0.217377404096
r31  =  0.357933670748
shapiro_w  =  0.923366546631
skewness  =  0.0628697360894
slope_per10  =  -0.108599999609
slope_per90  =  0.310299999546
stetson_k  =  0.825411790025
weighted_mean  =  10.3219179304
weighted_std  =  0.560154159081
