-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.86


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.41147014158
cusum  =  0.168161763004
eta  =  0.564373704027
hl_amp_ratio  =  0.509702815179
kurtosis  =  -0.867954813042
n_points  =  245
period  =  0.437250260843
period_SNR  =  35.2871110513
period_log10FAP  =  -28.6500349389
period_uncertainty  =  9.88756916203e-05
phase_cusum  =  0.338315290468
phase_eta  =  0.341304692979
phi21  =  0.894137130152
phi31  =  1.90058770378
quartile31  =  0.62
r21  =  0.419132139932
r31  =  0.344613108115
shapiro_w  =  0.905411541462
skewness  =  -0.618637287569
slope_per10  =  -0.145283288116
slope_per90  =  0.186873324399
stetson_k  =  0.789608946874
weighted_mean  =  14.7350592657
weighted_std  =  0.370500984459
