-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.69


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.349689341774
cusum  =  0.22975481606
eta  =  0.507299038884
hl_amp_ratio  =  0.658663178697
kurtosis  =  0.571666811414
n_points  =  258
period  =  0.412018979893
period_SNR  =  17.8294105102
period_log10FAP  =  -12.4806930421
period_uncertainty  =  8.39014398837e-05
phase_cusum  =  0.260206521665
phase_eta  =  0.943455897679
phi21  =  1.20072276453
phi31  =  2.05084798472
quartile31  =  0.47
r21  =  0.632472764522
r31  =  0.347961078558
shapiro_w  =  0.946896851063
skewness  =  -0.764739700067
slope_per10  =  -0.0403261603298
slope_per90  =  0.0814614120245
stetson_k  =  0.72984451753
weighted_mean  =  11.1529107374
weighted_std  =  0.463960328133
