-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.7


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.187837954153
cusum  =  0.173643121606
eta  =  0.610964215661
hl_amp_ratio  =  0.730300848333
kurtosis  =  -0.437442717706
n_points  =  302
period  =  0.581406104167
period_SNR  =  24.4560921011
period_log10FAP  =  -22.2427565805
period_uncertainty  =  9.17681226831e-05
phase_cusum  =  0.236051019384
phase_eta  =  0.679169340366
phi21  =  0.402428891071
phi31  =  2.46879761781
quartile31  =  0.2775
r21  =  0.267284447608
r31  =  0.281529581719
shapiro_w  =  0.986814856529
skewness  =  -0.225024612868
slope_per10  =  -0.139287220613
slope_per90  =  0.12018971183
stetson_k  =  0.825345763723
weighted_mean  =  11.9085430464
weighted_std  =  0.185967658482
