-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.86


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.204208063173
cusum  =  0.264090937331
eta  =  0.407840685425
hl_amp_ratio  =  0.783466399729
kurtosis  =  -0.867487042079
n_points  =  297
period  =  0.406448291296
period_SNR  =  21.8000511589
period_log10FAP  =  -17.631854894
period_uncertainty  =  8.52768272261e-05
phase_cusum  =  0.214926093694
phase_eta  =  1.24456870495
phi21  =  -2.02890499683
phi31  =  -1.66011669502
quartile31  =  0.38
r21  =  0.115807375597
r31  =  0.186324696306
shapiro_w  =  0.964380919933
skewness  =  0.141349717077
slope_per10  =  -0.0662747090878
slope_per90  =  0.0710598168465
stetson_k  =  0.849693423899
weighted_mean  =  12.0317576792
weighted_std  =  0.239451958614
