-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.88


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.367353982132
cusum  =  0.211001675383
eta  =  0.502116618652
hl_amp_ratio  =  0.55908153453
kurtosis  =  -0.220213588395
n_points  =  260
period  =  0.507753907453
period_SNR  =  24.3386152548
period_log10FAP  =  -20.2564040125
period_uncertainty  =  7.88388794494e-05
phase_cusum  =  0.222140563526
phase_eta  =  0.788735228356
phi21  =  3.4328740137
phi31  =  4.46564410541
quartile31  =  0.5925
r21  =  0.584499097773
r31  =  0.263824652007
shapiro_w  =  0.952513456345
skewness  =  -0.635082242959
slope_per10  =  -0.0437567311652
slope_per90  =  0.142980403003
stetson_k  =  0.757610881353
weighted_mean  =  11.7449037227
weighted_std  =  0.414153741894
