-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.81


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.371548272911
cusum  =  0.238943994649
eta  =  0.507988360019
hl_amp_ratio  =  0.455653436198
kurtosis  =  -0.839218666274
n_points  =  236
period  =  0.398718404732
period_SNR  =  32.2930697007
period_log10FAP  =  -31.7697584316
period_uncertainty  =  3.46817211976e-05
phase_cusum  =  0.286917098076
phase_eta  =  0.197939740884
phi21  =  4.00811024302
phi31  =  5.09663334994
quartile31  =  0.525
r21  =  0.468844167547
r31  =  0.246131016092
shapiro_w  =  0.911452353001
skewness  =  -0.631581045716
slope_per10  =  -0.0897553421117
slope_per90  =  0.206037993146
stetson_k  =  0.797582717594
weighted_mean  =  13.6814830508
weighted_std  =  0.309595012471
