-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_1O
class_probability =  0.35


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.268161332724
cusum  =  0.169973567515
eta  =  0.523945943552
hl_amp_ratio  =  0.636714252448
kurtosis  =  -1.34302185973
n_points  =  310
period  =  0.357268269162
period_SNR  =  50.7194209582
period_log10FAP  =  -54.8458296838
period_uncertainty  =  3.55646524409e-05
phase_cusum  =  0.240611532475
phase_eta  =  0.100857021651
phi21  =  -1.90604625936
phi31  =  -1.21078765126
quartile31  =  0.39
r21  =  0.245954089016
r31  =  0.0816619145239
shapiro_w  =  0.922793865204
skewness  =  -0.192619992728
slope_per10  =  -0.144251891252
slope_per90  =  0.132927655108
stetson_k  =  0.849142475133
weighted_mean  =  14.2850627873
weighted_std  =  0.202978576567
