-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.46


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.331261817768
cusum  =  0.136610736104
eta  =  0.563502915381
hl_amp_ratio  =  0.675787092675
kurtosis  =  -0.11080454407
n_points  =  218
period  =  0.554262071764
period_SNR  =  31.3188556822
period_log10FAP  =  -26.410816724
period_uncertainty  =  8.45530394416e-05
phase_cusum  =  0.298380489817
phase_eta  =  0.494215090011
phi21  =  0.964408466985
phi31  =  3.62854869364
quartile31  =  0.3575
r21  =  0.156863929569
r31  =  0.0716734155743
shapiro_w  =  0.947866499424
skewness  =  -0.714674967907
slope_per10  =  -0.155133336782
slope_per90  =  0.181217282049
stetson_k  =  0.79597397086
weighted_mean  =  12.9132583826
weighted_std  =  0.266505981489
