-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.53


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  1.18193115961
cusum  =  0.292800706034
eta  =  1.1077637569
hl_amp_ratio  =  0.652580599333
kurtosis  =  -0.429534411407
n_points  =  31
period  =  0.281310799096
period_SNR  =  4.42135079814
period_log10FAP  =  0.0
period_uncertainty  =  3.1264861546e-05
phase_cusum  =  0.292800706034
phase_eta  =  0.90758984025
phi21  =  -0.181986736573
phi31  =  -2.1828848934
quartile31  =  1.02
r21  =  0.120388603544
r31  =  0.475705960739
shapiro_w  =  0.92574775219
skewness  =  -0.51177895915
slope_per10  =  -0.0848250021227
slope_per90  =  0.0370893452899
stetson_k  =  0.741382496015
weighted_mean  =  11.4735483871
weighted_std  =  1.01442355596
