-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_EC
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.257769003584
cusum  =  0.118839269614
eta  =  0.837831973657
hl_amp_ratio  =  2.1313966422
kurtosis  =  -0.990441217625
n_points  =  233
period  =  0.169335660177
period_SNR  =  46.5160608117
period_log10FAP  =  -35.1691772082
period_uncertainty  =  1.0601368612e-05
phase_cusum  =  0.276192087229
phase_eta  =  0.329254022418
phi21  =  0.0530002342669
phi31  =  3.27841584023
quartile31  =  0.35
r21  =  0.238995090706
r31  =  0.0611569461048
shapiro_w  =  0.915517151356
skewness  =  0.547279073524
slope_per10  =  -0.0635464895416
slope_per90  =  0.0921940291563
stetson_k  =  0.815356995883
weighted_mean  =  13.6526384352
weighted_std  =  0.200082545253
