-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.311350365445
cusum  =  0.130237074777
eta  =  0.575634314833
hl_amp_ratio  =  0.337473912838
kurtosis  =  -0.440738057998
n_points  =  379
period  =  0.546722025817
period_SNR  =  52.6318668486
period_log10FAP  =  -54.903529307
period_uncertainty  =  8.32301239161e-05
phase_cusum  =  0.289834711093
phase_eta  =  0.197775415426
phi21  =  0.749172884208
phi31  =  -1.43477748377
quartile31  =  0.4
r21  =  0.348688059144
r31  =  0.262875408566
shapiro_w  =  0.904772162437
skewness  =  -0.646544589184
slope_per10  =  -0.086310865482
slope_per90  =  0.101177303429
stetson_k  =  0.718658763876
weighted_mean  =  16.6339639625
weighted_std  =  0.267210281225
