-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.26554165248
cusum  =  0.109698518745
eta  =  0.576234525137
hl_amp_ratio  =  0.543269814699
kurtosis  =  -1.08898341957
n_points  =  311
period  =  0.552975812069
period_SNR  =  40.9466024773
period_log10FAP  =  -36.6797094435
period_uncertainty  =  8.75294139183e-05
phase_cusum  =  0.242131274378
phase_eta  =  0.468709228657
phi21  =  1.06493752869
phi31  =  -0.705518307565
quartile31  =  0.42
r21  =  0.419070486754
r31  =  0.22915350927
shapiro_w  =  0.943990647793
skewness  =  -0.34287853536
slope_per10  =  -0.0872314391443
slope_per90  =  0.138188182775
stetson_k  =  0.814400738116
weighted_mean  =  13.5170351336
weighted_std  =  0.254171108556
