-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.53


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.243432374095
cusum  =  0.146194716461
eta  =  0.582331922347
hl_amp_ratio  =  0.969704717193
kurtosis  =  -1.00101732714
n_points  =  280
period  =  0.362934415805
period_SNR  =  45.5203858775
period_log10FAP  =  -39.9350416251
period_uncertainty  =  5.25534930871e-05
phase_cusum  =  0.228230577814
phase_eta  =  0.470297341957
phi21  =  -1.41006530551
phi31  =  -3.61437127698
quartile31  =  0.35
r21  =  0.198333887403
r31  =  0.102447685803
shapiro_w  =  0.956614732742
skewness  =  -0.143490538681
slope_per10  =  -0.0941709054109
slope_per90  =  0.0520446721896
stetson_k  =  0.879593867055
weighted_mean  =  15.3622054109
weighted_std  =  0.200486814871
