-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.88


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.491702095549
cusum  =  0.099647468847
eta  =  0.646119925909
hl_amp_ratio  =  0.433455910888
kurtosis  =  -0.320663183648
n_points  =  281
period  =  0.449165051981
period_SNR  =  39.053287592
period_log10FAP  =  -29.8551889
period_uncertainty  =  5.77897508002e-05
phase_cusum  =  0.226530509059
phase_eta  =  0.304784364234
phi21  =  0.536224640436
phi31  =  1.69791794413
quartile31  =  0.62
r21  =  0.482058762068
r31  =  0.291863749396
shapiro_w  =  0.894623279572
skewness  =  -0.830622189543
slope_per10  =  -0.11848982016
slope_per90  =  0.140162911603
stetson_k  =  0.767164506022
weighted_mean  =  12.8897408415
weighted_std  =  0.414704598529
